<template>
  <path
    d="M20 5.00018H16.83L15.59 3.65018C15.22 3.24018 14.68 3.00018 14.12 3.00018H9.88C9.32 3.00018 8.78 3.24018 8.4 3.65018L7.17 5.00018H4C2.9 5.00018 2 5.90018 2 7.00018V19.0002C2 20.1002 2.9 21.0002 4 21.0002H20C21.1 21.0002 22 20.1002 22 19.0002V7.00018C22 5.90018 21.1 5.00018 20 5.00018ZM13.67 17.7002C13.15 17.8902 12.59 18.0002 12 18.0002C9.24 18.0002 7 15.7602 7 13.0002H5L7.5 10.5002L10 13.0002H8C8 15.2102 9.79 17.0002 12 17.0002C12.46 17.0002 12.91 16.9202 13.32 16.7702C13.51 16.7002 13.71 16.7402 13.85 16.8802C14.11 17.1402 14.01 17.5702 13.67 17.7002ZM16.5 15.5002L14 13.0002H16C16 10.7902 14.21 9.00018 12 9.00018C11.54 9.00018 11.09 9.08018 10.68 9.23018C10.49 9.30018 10.29 9.26018 10.15 9.12018C9.89 8.86018 9.99 8.43018 10.33 8.30018C10.85 8.11018 11.41 8.00018 12 8.00018C14.76 8.00018 17 10.2402 17 13.0002H19L16.5 15.5002Z"
  />
</template>
