<template>
  <path
    d="M3 3.00018V13.0002C3 13.5502 3.45 14.0002 4 14.0002H6V21.1502C6 21.6602 6.67 21.8402 6.93 21.4002L12.12 12.5002C12.51 11.8302 12.03 11.0002 11.26 11.0002H9L12.38 3.41018C12.67 2.74018 12.18 2.00018 11.46 2.00018H4C3.45 2.00018 3 2.45018 3 3.00018ZM18 2.00018C17.4 2.00018 16.87 2.38018 16.66 2.94018L14.22 9.80018C14.02 10.3902 14.45 11.0002 15.07 11.0002C15.45 11.0002 15.79 10.7602 15.91 10.4002L16.4 9.00018H19.6L20.09 10.4002C20.22 10.7602 20.55 11.0002 20.93 11.0002C21.55 11.0002 21.98 10.3902 21.77 9.81018L19.33 2.95018C19.13 2.38018 18.6 2.00018 18 2.00018ZM16.85 7.65018L18 4.00018L19.15 7.65018H16.85Z"
  />
</template>
