<template>
  <path
    d="M19.35 10.0402C18.67 6.59018 15.64 4.00018 12 4.00018C9.11 4.00018 6.61 5.64018 5.36 8.04018C2.35 8.36018 0 10.9002 0 14.0002C0 17.3102 2.69 20.0002 6 20.0002H19C21.76 20.0002 24 17.7602 24 15.0002C24 12.3602 21.95 10.2202 19.35 10.0402ZM19 18.0002H6.17C4.08 18.0002 2.22 16.4702 2.02 14.3902C1.79 12.0102 3.66 10.0002 6 10.0002C7.92 10.0002 9.53 11.3602 9.91 13.1702C10.01 13.6502 10.41 14.0002 10.89 14.0002C11.5 14.0002 12 13.4502 11.88 12.8502C11.45 10.6102 9.77 8.82018 7.59 8.22018C8.69 6.76018 10.48 5.85018 12.48 6.02018C15.36 6.27018 17.49 8.84018 17.49 11.7302V12.0002H18.86C20.31 12.0002 21.65 12.9702 21.93 14.4002C22.32 16.3102 20.85 18.0002 19 18.0002Z"
  />
</template>
