<template>
  <path
    d="M6 13.0002C5.45 13.0002 5 13.4502 5 14.0002C5 14.5502 5.45 15.0002 6 15.0002C6.55 15.0002 7 14.5502 7 14.0002C7 13.4502 6.55 13.0002 6 13.0002ZM6 17.0002C5.45 17.0002 5 17.4502 5 18.0002C5 18.5502 5.45 19.0002 6 19.0002C6.55 19.0002 7 18.5502 7 18.0002C7 17.4502 6.55 17.0002 6 17.0002ZM6 9.00018C5.45 9.00018 5 9.45018 5 10.0002C5 10.5502 5.45 11.0002 6 11.0002C6.55 11.0002 7 10.5502 7 10.0002C7 9.45018 6.55 9.00018 6 9.00018ZM3 9.50018C2.72 9.50018 2.5 9.72018 2.5 10.0002C2.5 10.2802 2.72 10.5002 3 10.5002C3.28 10.5002 3.5 10.2802 3.5 10.0002C3.5 9.72018 3.28 9.50018 3 9.50018ZM6 5.00018C5.45 5.00018 5 5.45018 5 6.00018C5 6.55018 5.45 7.00018 6 7.00018C6.55 7.00018 7 6.55018 7 6.00018C7 5.45018 6.55 5.00018 6 5.00018ZM21 10.5002C21.28 10.5002 21.5 10.2802 21.5 10.0002C21.5 9.72018 21.28 9.50018 21 9.50018C20.72 9.50018 20.5 9.72018 20.5 10.0002C20.5 10.2802 20.72 10.5002 21 10.5002ZM14 7.00018C14.55 7.00018 15 6.55018 15 6.00018C15 5.45018 14.55 5.00018 14 5.00018C13.45 5.00018 13 5.45018 13 6.00018C13 6.55018 13.45 7.00018 14 7.00018ZM14 3.50018C14.28 3.50018 14.5 3.28018 14.5 3.00018C14.5 2.72018 14.28 2.50018 14 2.50018C13.72 2.50018 13.5 2.72018 13.5 3.00018C13.5 3.28018 13.72 3.50018 14 3.50018ZM3 13.5002C2.72 13.5002 2.5 13.7202 2.5 14.0002C2.5 14.2802 2.72 14.5002 3 14.5002C3.28 14.5002 3.5 14.2802 3.5 14.0002C3.5 13.7202 3.28 13.5002 3 13.5002ZM10 20.5002C9.72 20.5002 9.5 20.7202 9.5 21.0002C9.5 21.2802 9.72 21.5002 10 21.5002C10.28 21.5002 10.5 21.2802 10.5 21.0002C10.5 20.7202 10.28 20.5002 10 20.5002ZM10 3.50018C10.28 3.50018 10.5 3.28018 10.5 3.00018C10.5 2.72018 10.28 2.50018 10 2.50018C9.72 2.50018 9.5 2.72018 9.5 3.00018C9.5 3.28018 9.72 3.50018 10 3.50018ZM10 7.00018C10.55 7.00018 11 6.55018 11 6.00018C11 5.45018 10.55 5.00018 10 5.00018C9.45 5.00018 9 5.45018 9 6.00018C9 6.55018 9.45 7.00018 10 7.00018ZM10 12.5002C9.17 12.5002 8.5 13.1702 8.5 14.0002C8.5 14.8302 9.17 15.5002 10 15.5002C10.83 15.5002 11.5 14.8302 11.5 14.0002C11.5 13.1702 10.83 12.5002 10 12.5002ZM18 13.0002C17.45 13.0002 17 13.4502 17 14.0002C17 14.5502 17.45 15.0002 18 15.0002C18.55 15.0002 19 14.5502 19 14.0002C19 13.4502 18.55 13.0002 18 13.0002ZM18 17.0002C17.45 17.0002 17 17.4502 17 18.0002C17 18.5502 17.45 19.0002 18 19.0002C18.55 19.0002 19 18.5502 19 18.0002C19 17.4502 18.55 17.0002 18 17.0002ZM18 9.00018C17.45 9.00018 17 9.45018 17 10.0002C17 10.5502 17.45 11.0002 18 11.0002C18.55 11.0002 19 10.5502 19 10.0002C19 9.45018 18.55 9.00018 18 9.00018ZM18 5.00018C17.45 5.00018 17 5.45018 17 6.00018C17 6.55018 17.45 7.00018 18 7.00018C18.55 7.00018 19 6.55018 19 6.00018C19 5.45018 18.55 5.00018 18 5.00018ZM21 13.5002C20.72 13.5002 20.5 13.7202 20.5 14.0002C20.5 14.2802 20.72 14.5002 21 14.5002C21.28 14.5002 21.5 14.2802 21.5 14.0002C21.5 13.7202 21.28 13.5002 21 13.5002ZM14 17.0002C13.45 17.0002 13 17.4502 13 18.0002C13 18.5502 13.45 19.0002 14 19.0002C14.55 19.0002 15 18.5502 15 18.0002C15 17.4502 14.55 17.0002 14 17.0002ZM14 20.5002C13.72 20.5002 13.5 20.7202 13.5 21.0002C13.5 21.2802 13.72 21.5002 14 21.5002C14.28 21.5002 14.5 21.2802 14.5 21.0002C14.5 20.7202 14.28 20.5002 14 20.5002ZM10 8.50018C9.17 8.50018 8.5 9.17018 8.5 10.0002C8.5 10.8302 9.17 11.5002 10 11.5002C10.83 11.5002 11.5 10.8302 11.5 10.0002C11.5 9.17018 10.83 8.50018 10 8.50018ZM10 17.0002C9.45 17.0002 9 17.4502 9 18.0002C9 18.5502 9.45 19.0002 10 19.0002C10.55 19.0002 11 18.5502 11 18.0002C11 17.4502 10.55 17.0002 10 17.0002ZM14 12.5002C13.17 12.5002 12.5 13.1702 12.5 14.0002C12.5 14.8302 13.17 15.5002 14 15.5002C14.83 15.5002 15.5 14.8302 15.5 14.0002C15.5 13.1702 14.83 12.5002 14 12.5002ZM14 8.50018C13.17 8.50018 12.5 9.17018 12.5 10.0002C12.5 10.8302 13.17 11.5002 14 11.5002C14.83 11.5002 15.5 10.8302 15.5 10.0002C15.5 9.17018 14.83 8.50018 14 8.50018Z"
  />
</template>
