<template>
  <path
    d="M19.99 4.00024C19.99 2.90024 19.1 2.00024 18 2.00024H10.83C10.3 2.00024 9.79 2.21024 9.41 2.59024L4.59 7.41024C4.21 7.79024 4 8.30024 4 8.83024V20.0002C4 21.1002 4.9 22.0002 6 22.0002H18.01C19.11 22.0002 20 21.1002 20 20.0002L19.99 4.00024ZM8 19.0002C7.45 19.0002 7 18.5502 7 18.0002C7 17.4502 7.45 17.0002 8 17.0002C8.55 17.0002 9 17.4502 9 18.0002C9 18.5502 8.55 19.0002 8 19.0002ZM16 19.0002C15.45 19.0002 15 18.5502 15 18.0002C15 17.4502 15.45 17.0002 16 17.0002C16.55 17.0002 17 17.4502 17 18.0002C17 18.5502 16.55 19.0002 16 19.0002ZM8 15.0002C7.45 15.0002 7 14.5502 7 14.0002V12.0002C7 11.4502 7.45 11.0002 8 11.0002C8.55 11.0002 9 11.4502 9 12.0002V14.0002C9 14.5502 8.55 15.0002 8 15.0002ZM12 19.0002C11.45 19.0002 11 18.5502 11 18.0002V16.0002C11 15.4502 11.45 15.0002 12 15.0002C12.55 15.0002 13 15.4502 13 16.0002V18.0002C13 18.5502 12.55 19.0002 12 19.0002ZM12 13.0002C11.45 13.0002 11 12.5502 11 12.0002C11 11.4502 11.45 11.0002 12 11.0002C12.55 11.0002 13 11.4502 13 12.0002C13 12.5502 12.55 13.0002 12 13.0002ZM16 15.0002C15.45 15.0002 15 14.5502 15 14.0002V12.0002C15 11.4502 15.45 11.0002 16 11.0002C16.55 11.0002 17 11.4502 17 12.0002V14.0002C17 14.5502 16.55 15.0002 16 15.0002Z"
  />
</template>
