<template>
  <path
    d="M11.45 5.55018C11.64 5.74018 11.95 5.76018 12.17 5.59018C13.3 4.69018 14.65 4.20018 16 4.20018C17.35 4.20018 18.7 4.69018 19.84 5.59018C20.05 5.76018 20.36 5.74018 20.56 5.55018L20.6 5.50018C20.82 5.28018 20.81 4.91018 20.57 4.70018C19.24 3.57018 17.62 3.00018 16 3.00018C14.38 3.00018 12.76 3.57018 11.43 4.70018C11.19 4.91018 11.17 5.27018 11.4 5.50018L11.45 5.55018ZM13.15 6.31018C12.9 6.51018 12.89 6.89018 13.11 7.11018L13.15 7.15018C13.35 7.35018 13.65 7.35018 13.87 7.19018C14.5 6.71018 15.25 6.50018 16 6.50018C16.75 6.50018 17.5 6.71018 18.13 7.18018C18.35 7.35018 18.66 7.34018 18.85 7.14018L18.89 7.10018C19.12 6.87018 19.1 6.50018 18.85 6.30018C18.02 5.66018 17.01 5.30018 16 5.30018C14.99 5.30018 13.98 5.66018 13.15 6.31018ZM19 13.0002H17V10.0002C17 9.45018 16.55 9.00018 16 9.00018C15.45 9.00018 15 9.45018 15 10.0002V13.0002H5C3.9 13.0002 3 13.9002 3 15.0002V19.0002C3 20.1002 3.9 21.0002 5 21.0002H19C20.1 21.0002 21 20.1002 21 19.0002V15.0002C21 13.9002 20.1 13.0002 19 13.0002ZM8 18.0002H6V16.0002H8V18.0002ZM11.5 18.0002H9.5V16.0002H11.5V18.0002ZM15 18.0002H13V16.0002H15V18.0002Z"
  />
</template>
