<template>
  <path
    d="M14 9.00018H10C9.45 9.00018 9 9.45018 9 10.0002V14.0002C9 14.5502 9.45 15.0002 10 15.0002H14C14.55 15.0002 15 14.5502 15 14.0002V10.0002C15 9.45018 14.55 9.00018 14 9.00018ZM13 13.0002H11V11.0002H13V13.0002ZM21 10.0002C21 9.45018 20.55 9.00018 20 9.00018H19V7.00018C19 5.90018 18.1 5.00018 17 5.00018H15V4.00018C15 3.45018 14.55 3.00018 14 3.00018C13.45 3.00018 13 3.45018 13 4.00018V5.00018H11V4.00018C11 3.45018 10.55 3.00018 10 3.00018C9.45 3.00018 9 3.45018 9 4.00018V5.00018H7C5.9 5.00018 5 5.90018 5 7.00018V9.00018H4C3.45 9.00018 3 9.45018 3 10.0002C3 10.5502 3.45 11.0002 4 11.0002H5V13.0002H4C3.45 13.0002 3 13.4502 3 14.0002C3 14.5502 3.45 15.0002 4 15.0002H5V17.0002C5 18.1002 5.9 19.0002 7 19.0002H9V20.0002C9 20.5502 9.45 21.0002 10 21.0002C10.55 21.0002 11 20.5502 11 20.0002V19.0002H13V20.0002C13 20.5502 13.45 21.0002 14 21.0002C14.55 21.0002 15 20.5502 15 20.0002V19.0002H17C18.1 19.0002 19 18.1002 19 17.0002V15.0002H20C20.55 15.0002 21 14.5502 21 14.0002C21 13.4502 20.55 13.0002 20 13.0002H19V11.0002H20C20.55 11.0002 21 10.5502 21 10.0002ZM16 17.0002H8C7.45 17.0002 7 16.5502 7 16.0002V8.00018C7 7.45018 7.45 7.00018 8 7.00018H16C16.55 7.00018 17 7.45018 17 8.00018V16.0002C17 16.5502 16.55 17.0002 16 17.0002Z"
  />
</template>
