<template>
  <path
    d="M3 7.00018C3 6.45018 3.45 6.00018 4 6.00018H20C20.55 6.00018 21 5.55018 21 5.00018C21 4.45018 20.55 4.00018 20 4.00018H3C1.9 4.00018 1 4.90018 1 6.00018V18.0002C1 19.1002 1.9 20.0002 3 20.0002H6C6.55 20.0002 7 19.5502 7 19.0002C7 18.4502 6.55 18.0002 6 18.0002H4C3.45 18.0002 3 17.5502 3 17.0002V7.00018ZM12 12.0002H10C9.45 12.0002 9 12.4502 9 13.0002V13.7802C8.39 14.3302 8 15.1102 8 16.0002C8 16.8902 8.39 17.6702 9 18.2202V19.0002C9 19.5502 9.45 20.0002 10 20.0002H12C12.55 20.0002 13 19.5502 13 19.0002V18.2202C13.61 17.6702 14 16.8802 14 16.0002C14 15.1202 13.61 14.3302 13 13.7802V13.0002C13 12.4502 12.55 12.0002 12 12.0002ZM11 17.5002C10.17 17.5002 9.5 16.8302 9.5 16.0002C9.5 15.1702 10.17 14.5002 11 14.5002C11.83 14.5002 12.5 15.1702 12.5 16.0002C12.5 16.8302 11.83 17.5002 11 17.5002ZM22 8.00018H16C15.5 8.00018 15 8.50018 15 9.00018V19.0002C15 19.5002 15.5 20.0002 16 20.0002H22C22.5 20.0002 23 19.5002 23 19.0002V9.00018C23 8.50018 22.5 8.00018 22 8.00018ZM21 18.0002H17V10.0002H21V18.0002Z"
  />
</template>
