<template>
  <path
    d="M20 6.00024H12L10.59 4.59024C10.21 4.21024 9.7 4.00024 9.17 4.00024H4C2.9 4.00024 2.01 4.90024 2.01 6.00024L2 18.0002C2 19.1002 2.9 20.0002 4 20.0002H20C21.1 20.0002 22 19.1002 22 18.0002V8.00024C22 6.90024 21.1 6.00024 20 6.00024ZM13 16.0002H7C6.45 16.0002 6 15.5502 6 15.0002C6 14.4502 6.45 14.0002 7 14.0002H13C13.55 14.0002 14 14.4502 14 15.0002C14 15.5502 13.55 16.0002 13 16.0002ZM17 12.0002H7C6.45 12.0002 6 11.5502 6 11.0002C6 10.4502 6.45 10.0002 7 10.0002H17C17.55 10.0002 18 10.4502 18 11.0002C18 11.5502 17.55 12.0002 17 12.0002Z"
  />
</template>
