<template>
  <path
    d="M20 6.00024H12L10.59 4.59024C10.21 4.21024 9.7 4.00024 9.17 4.00024H4C2.89 4.00024 2.01 4.89024 2.01 6.00024L2 18.0002C2 19.1102 2.89 20.0002 4 20.0002H20C21.1 20.0002 22 19.1002 22 18.0002V8.00024C22 6.90024 21.1 6.00024 20 6.00024ZM18 14.0002H16V16.0002C16 16.5502 15.55 17.0002 15 17.0002C14.45 17.0002 14 16.5502 14 16.0002V14.0002H12C11.45 14.0002 11 13.5502 11 13.0002C11 12.4502 11.45 12.0002 12 12.0002H14V10.0002C14 9.45024 14.45 9.00024 15 9.00024C15.55 9.00024 16 9.45024 16 10.0002V12.0002H18C18.55 12.0002 19 12.4502 19 13.0002C19 13.5502 18.55 14.0002 18 14.0002Z"
  />
</template>
