<template>
  <path
    d="M10.52 10.7302L7.3 5.72024C6.82 4.97024 7.35 4.00024 8.23 4.00024C8.62 4.00024 8.97 4.20024 9.18 4.53024L11.94 8.99024H12.06L14.8 4.54024C15.01 4.20024 15.37 4.00024 15.76 4.00024C16.64 4.00024 17.18 4.98024 16.7 5.72024L13.47 10.7202L17.02 16.2702C17.5 17.0202 16.96 18.0002 16.08 18.0002C15.7 18.0002 15.34 17.8002 15.13 17.4802L12.06 12.5902H11.94L8.87 17.4802C8.67 17.8002 8.31 18.0002 7.92 18.0002C7.04 18.0002 6.5 17.0302 6.98 16.2802L10.52 10.7302ZM23 19.5002C23 19.2202 22.78 19.0002 22.5 19.0002H20V18.0002H22C22.55 18.0002 23 17.5502 23 17.0002V16.0002C23 15.4502 22.55 15.0002 22 15.0002H19.5C19.22 15.0002 19 15.2202 19 15.5002C19 15.7802 19.22 16.0002 19.5 16.0002H22V17.0002H20C19.45 17.0002 19 17.4502 19 18.0002V19.0002C19 19.5502 19.45 20.0002 20 20.0002H22.5C22.78 20.0002 23 19.7802 23 19.5002Z"
  />
</template>
