<template>
  <path
    d="M16 12.0002H13C12.45 12.0002 12 12.4502 12 13.0002V16.0002C12 16.5502 12.45 17.0002 13 17.0002H16C16.55 17.0002 17 16.5502 17 16.0002V13.0002C17 12.4502 16.55 12.0002 16 12.0002ZM16 2.00024V3.00024H8V2.00024C8 1.45024 7.55 1.00024 7 1.00024C6.45 1.00024 6 1.45024 6 2.00024V3.00024H5C3.89 3.00024 3.01 3.90024 3.01 5.00024L3 19.0002C3 20.1002 3.89 21.0002 5 21.0002H19C20.1 21.0002 21 20.1002 21 19.0002V5.00024C21 3.90024 20.1 3.00024 19 3.00024H18V2.00024C18 1.45024 17.55 1.00024 17 1.00024C16.45 1.00024 16 1.45024 16 2.00024ZM18 19.0002H6C5.45 19.0002 5 18.5502 5 18.0002V8.00024H19V18.0002C19 18.5502 18.55 19.0002 18 19.0002Z"
  />
</template>
