<template>
  <path
    d="M23 6.00024V2.00024C23 1.45024 22.55 1.00024 22 1.00024H18C17.45 1.00024 17 1.45024 17 2.00024V3.00024H7V2.00024C7 1.45024 6.55 1.00024 6 1.00024H2C1.45 1.00024 1 1.45024 1 2.00024V6.00024C1 6.55024 1.45 7.00024 2 7.00024H3V17.0002H2C1.45 17.0002 1 17.4502 1 18.0002V22.0002C1 22.5502 1.45 23.0002 2 23.0002H6C6.55 23.0002 7 22.5502 7 22.0002V21.0002H17V22.0002C17 22.5502 17.45 23.0002 18 23.0002H22C22.55 23.0002 23 22.5502 23 22.0002V18.0002C23 17.4502 22.55 17.0002 22 17.0002H21V7.00024H22C22.55 7.00024 23 6.55024 23 6.00024ZM3 3.00024H5V5.00024H3V3.00024ZM5 21.0002H3V19.0002H5V21.0002ZM17 19.0002H7V18.0002C7 17.4502 6.55 17.0002 6 17.0002H5V7.00024H6C6.55 7.00024 7 6.55024 7 6.00024V5.00024H17V6.00024C17 6.55024 17.45 7.00024 18 7.00024H19V17.0002H18C17.45 17.0002 17 17.4502 17 18.0002V19.0002ZM21 21.0002H19V19.0002H21V21.0002ZM19 5.00024V3.00024H21V5.00024H19ZM12.94 7.65024C12.79 7.26024 12.41 7.00024 11.99 7.00024C11.57 7.00024 11.19 7.26024 11.05 7.65024L8.28 14.9802C8.09 15.4702 8.45 16.0002 8.98 16.0002C9.3 16.0002 9.58 15.8002 9.69 15.5002L10.24 14.0002H13.73L14.29 15.5102C14.4 15.8002 14.68 16.0002 15 16.0002H15.01C15.54 16.0002 15.9 15.4702 15.72 14.9802L12.94 7.65024ZM10.69 12.7402L12 8.91024L13.3 12.7402H10.69Z"
  />
</template>
