<template>
  <path
    d="M20.5 16.0002H18.5C18.22 16.0002 18 16.2202 18 16.5002C18 16.7802 18.22 17.0002 18.5 17.0002H20V17.5002H19.5C19.22 17.5002 19 17.7202 19 18.0002C19 18.2802 19.22 18.5002 19.5 18.5002H20V19.0002H18.5C18.22 19.0002 18 19.2202 18 19.5002C18 19.7802 18.22 20.0002 18.5 20.0002H20.5C20.78 20.0002 21 19.7802 21 19.5002V16.5002C21 16.2202 20.78 16.0002 20.5 16.0002ZM18.5 5.00024H19V7.50024C19 7.78024 19.22 8.00024 19.5 8.00024C19.78 8.00024 20 7.78024 20 7.50024V4.50024C20 4.22024 19.78 4.00024 19.5 4.00024H18.5C18.22 4.00024 18 4.22024 18 4.50024C18 4.78024 18.22 5.00024 18.5 5.00024ZM21 10.7202V10.5002C21 10.2202 20.78 10.0002 20.5 10.0002H18.5C18.22 10.0002 18 10.2202 18 10.5002C18 10.7802 18.22 11.0002 18.5 11.0002H19.8L18.12 12.9602C18.04 13.0502 18 13.1702 18 13.2802V13.5002C18 13.7802 18.22 14.0002 18.5 14.0002H20.5C20.78 14.0002 21 13.7802 21 13.5002C21 13.2202 20.78 13.0002 20.5 13.0002H19.2L20.88 11.0402C20.96 10.9502 21 10.8302 21 10.7202ZM15 5.00024H3C2.45 5.00024 2 5.45024 2 6.00024C2 6.55024 2.45 7.00024 3 7.00024H15C15.55 7.00024 16 6.55024 16 6.00024C16 5.45024 15.55 5.00024 15 5.00024ZM15 17.0002H3C2.45 17.0002 2 17.4502 2 18.0002C2 18.5502 2.45 19.0002 3 19.0002H15C15.55 19.0002 16 18.5502 16 18.0002C16 17.4502 15.55 17.0002 15 17.0002ZM15 11.0002H3C2.45 11.0002 2 11.4502 2 12.0002C2 12.5502 2.45 13.0002 3 13.0002H15C15.55 13.0002 16 12.5502 16 12.0002C16 11.4502 15.55 11.0002 15 11.0002Z"
  />
</template>
