<template>
  <path
    d="M8 7.00024H20C20.55 7.00024 21 6.55024 21 6.00024C21 5.45024 20.55 5.00024 20 5.00024H8C7.45 5.00024 7 5.45024 7 6.00024C7 6.55024 7.45 7.00024 8 7.00024ZM20 17.0002H8C7.45 17.0002 7 17.4502 7 18.0002C7 18.5502 7.45 19.0002 8 19.0002H20C20.55 19.0002 21 18.5502 21 18.0002C21 17.4502 20.55 17.0002 20 17.0002ZM20 11.0002H8C7.45 11.0002 7 11.4502 7 12.0002C7 12.5502 7.45 13.0002 8 13.0002H20C20.55 13.0002 21 12.5502 21 12.0002C21 11.4502 20.55 11.0002 20 11.0002ZM4.5 16.0002H2.5C2.22 16.0002 2 16.2202 2 16.5002C2 16.7802 2.22 17.0002 2.5 17.0002H4V17.5002H3.5C3.22 17.5002 3 17.7202 3 18.0002C3 18.2802 3.22 18.5002 3.5 18.5002H4V19.0002H2.5C2.22 19.0002 2 19.2202 2 19.5002C2 19.7802 2.22 20.0002 2.5 20.0002H4.5C4.78 20.0002 5 19.7802 5 19.5002V16.5002C5 16.2202 4.78 16.0002 4.5 16.0002ZM2.5 5.00024H3V7.50024C3 7.78024 3.22 8.00024 3.5 8.00024C3.78 8.00024 4 7.78024 4 7.50024V4.50024C4 4.22024 3.78 4.00024 3.5 4.00024H2.5C2.22 4.00024 2 4.22024 2 4.50024C2 4.78024 2.22 5.00024 2.5 5.00024ZM4.5 10.0002H2.5C2.22 10.0002 2 10.2202 2 10.5002C2 10.7802 2.22 11.0002 2.5 11.0002H3.8L2.12 12.9602C2.04 13.0502 2 13.1702 2 13.2802V13.5002C2 13.7802 2.22 14.0002 2.5 14.0002H4.5C4.78 14.0002 5 13.7802 5 13.5002C5 13.2202 4.78 13.0002 4.5 13.0002H3.2L4.88 11.0402C4.96 10.9502 5 10.8302 5 10.7202V10.5002C5 10.2202 4.78 10.0002 4.5 10.0002Z"
  />
</template>
