<template>
  <path
    d="M3 5.00024V19.0002C3 20.1002 3.9 21.0002 5 21.0002H19C20.1 21.0002 21 20.1002 21 19.0002V5.00024C21 3.90024 20.1 3.00024 19 3.00024H5C3.9 3.00024 3 3.90024 3 5.00024ZM11 19.0002H6C5.45 19.0002 5 18.5502 5 18.0002V13.0002H10C10.55 13.0002 11 13.4502 11 14.0002V19.0002ZM10 11.0002H5V6.00024C5 5.45024 5.45 5.00024 6 5.00024H11V10.0002C11 10.5502 10.55 11.0002 10 11.0002ZM18 19.0002H13V14.0002C13 13.4502 13.45 13.0002 14 13.0002H19V18.0002C19 18.5502 18.55 19.0002 18 19.0002ZM19 11.0002H14C13.45 11.0002 13 10.5502 13 10.0002V5.00024H18C18.55 5.00024 19 5.45024 19 6.00024V11.0002Z"
  />
</template>
