<template>
  <path
    d="M6.4 9.20024H6.6C7.37 9.20024 8 9.83024 8 10.6002V17.6002C8 18.3702 7.37 19.0002 6.6 19.0002H6.4C5.63 19.0002 5 18.3702 5 17.6002V10.6002C5 9.83024 5.63 9.20024 6.4 9.20024ZM12 5.00024C12.77 5.00024 13.4 5.63024 13.4 6.40024V17.6002C13.4 18.3702 12.77 19.0002 12 19.0002C11.23 19.0002 10.6 18.3702 10.6 17.6002V6.40024C10.6 5.63024 11.23 5.00024 12 5.00024ZM17.6 13.0002C18.37 13.0002 19 13.6302 19 14.4002V17.6002C19 18.3702 18.37 19.0002 17.6 19.0002C16.83 19.0002 16.2 18.3702 16.2 17.6002V14.4002C16.2 13.6302 16.83 13.0002 17.6 13.0002Z"
  />
</template>
