<template>
  <path
    d="M21.31 9.58024L24 6.00024C20.66 3.49024 16.5 2.00024 12 2.00024C7.5 2.00024 3.34 3.49024 0 6.00024L10.4 19.8702C11.2 20.9402 12.8 20.9402 13.6 19.8702L15.5 17.3402V14.5002C15.5 11.7402 17.74 9.50024 20.5 9.50024C20.78 9.50024 21.05 9.54024 21.31 9.58024ZM23 16.0002V14.5002C23 13.1202 21.88 12.0002 20.5 12.0002C19.12 12.0002 18 13.1202 18 14.5002V16.0002C17.45 16.0002 17 16.4502 17 17.0002V21.0002C17 21.5502 17.45 22.0002 18 22.0002H23C23.55 22.0002 24 21.5502 24 21.0002V17.0002C24 16.4502 23.55 16.0002 23 16.0002ZM22 16.0002H19V14.5002C19 13.6702 19.67 13.0002 20.5 13.0002C21.33 13.0002 22 13.6702 22 14.5002V16.0002Z"
  />
</template>
