<template>
  <path
    d="M13 14.0002V20.0002C13 20.5502 13.45 21.0002 14 21.0002H20C20.55 21.0002 21 20.5502 21 20.0002V14.0002C21 13.4502 20.55 13.0002 20 13.0002H14C13.45 13.0002 13 13.4502 13 14.0002ZM4 21.0002H10C10.55 21.0002 11 20.5502 11 20.0002V14.0002C11 13.4502 10.55 13.0002 10 13.0002H4C3.45 13.0002 3 13.4502 3 14.0002V20.0002C3 20.5502 3.45 21.0002 4 21.0002ZM3 4.00017V10.0002C3 10.5502 3.45 11.0002 4 11.0002H10C10.55 11.0002 11 10.5502 11 10.0002V4.00017C11 3.45017 10.55 3.00017 10 3.00017H4C3.45 3.00017 3 3.45017 3 4.00017ZM15.95 2.40017L11.7 6.64017C11.31 7.03017 11.31 7.66017 11.7 8.05017L15.95 12.3002C16.34 12.6902 16.97 12.6902 17.36 12.3002L21.61 8.05017C22 7.66017 22 7.03017 21.61 6.64017L17.37 2.40017C16.98 2.01017 16.34 2.01017 15.95 2.40017Z"
  />
</template>
