<template>
  <path
    d="M4 5.00024C4 4.45024 4.45 4.00024 5 4.00024H10C10.55 4.00024 11 3.55024 11 3.00024C11 2.45024 10.55 2.00024 10 2.00024H4C2.9 2.00024 2 2.90024 2 4.00024V10.0002C2 10.5502 2.45 11.0002 3 11.0002C3.55 11.0002 4 10.5502 4 10.0002V5.00024ZM9.61 13.4902L6.65 17.1902C6.39 17.5202 6.62 18.0002 7.04 18.0002H17C17.41 18.0002 17.65 17.5302 17.4 17.2002L15.4 14.5302C15.2 14.2602 14.8 14.2602 14.6 14.5302L12.97 16.7102L10.39 13.4902C10.19 13.2402 9.81 13.2402 9.61 13.4902ZM17 8.50024C17 7.67024 16.33 7.00024 15.5 7.00024C14.67 7.00024 14 7.67024 14 8.50024C14 9.33024 14.67 10.0002 15.5 10.0002C16.33 10.0002 17 9.33024 17 8.50024ZM20 2.00024H14C13.45 2.00024 13 2.45024 13 3.00024C13 3.55024 13.45 4.00024 14 4.00024H19C19.55 4.00024 20 4.45024 20 5.00024V10.0002C20 10.5502 20.45 11.0002 21 11.0002C21.55 11.0002 22 10.5502 22 10.0002V4.00024C22 2.90024 21.1 2.00024 20 2.00024ZM20 19.0002C20 19.5502 19.55 20.0002 19 20.0002H14C13.45 20.0002 13 20.4502 13 21.0002C13 21.5502 13.45 22.0002 14 22.0002H20C21.1 22.0002 22 21.1002 22 20.0002V14.0002C22 13.4502 21.55 13.0002 21 13.0002C20.45 13.0002 20 13.4502 20 14.0002V19.0002ZM3 13.0002C2.45 13.0002 2 13.4502 2 14.0002V20.0002C2 21.1002 2.9 22.0002 4 22.0002H10C10.55 22.0002 11 21.5502 11 21.0002C11 20.4502 10.55 20.0002 10 20.0002H5C4.45 20.0002 4 19.5502 4 19.0002V14.0002C4 13.4502 3.55 13.0002 3 13.0002Z"
  />
</template>
