<template>
  <path
    d="M21.55 9.61024L23.64 7.00024C23.19 6.66024 18.71 3.00024 12 3.00024C5.27999 3.00024 0.809985 6.66024 0.359985 7.00024L10.44 19.5602C11.24 20.5602 12.76 20.5602 13.56 19.5602L15.5 17.1402V14.5002C15.5 11.7002 17.7 9.50024 20.5 9.50024C20.86 9.50024 21.21 9.54024 21.55 9.61024ZM23 16.0002V14.5002C23 13.1002 21.9 12.0002 20.5 12.0002C19.1 12.0002 18 13.1002 18 14.5002V16.0002C17.5 16.0002 17 16.5002 17 17.0002V21.0002C17 21.5002 17.5 22.0002 18 22.0002H23C23.5 22.0002 24 21.5002 24 21.0002V17.0002C24 16.5002 23.5 16.0002 23 16.0002ZM22 16.0002H19V14.5002C19 13.7002 19.7 13.0002 20.5 13.0002C21.3 13.0002 22 13.7002 22 14.5002V16.0002Z"
  />
</template>
