<template>
  <path
    d="M10 16.0002H14C14.55 16.0002 15 15.5502 15 15.0002V12.0002C15 11.4502 14.55 11.0002 14 11.0002V10.0002C14 8.89024 13.1 8.00024 12 8.00024C10.89 8.00024 10 8.90024 10 10.0002V11.0002C9.45 11.0002 9 11.4502 9 12.0002V15.0002C9 15.5502 9.45 16.0002 10 16.0002ZM10.8 10.0002C10.8 9.34024 11.34 8.80024 12 8.80024C12.66 8.80024 13.2 9.34024 13.2 10.0002V11.0002H10.8V10.0002ZM17 1.00024H7C5.9 1.00024 5 1.90024 5 3.00024V21.0002C5 22.1002 5.9 23.0002 7 23.0002H17C18.1 23.0002 19 22.1002 19 21.0002V3.00024C19 1.90024 18.1 1.00024 17 1.00024ZM17 19.0002H7V5.00024H17V19.0002Z"
  />
</template>
