<template>
  <path
    d="M19 13.0002V18.0002C19 18.5502 18.55 19.0002 18 19.0002H6C5.45 19.0002 5 18.5502 5 18.0002V13.0002C5 12.4502 4.55 12.0002 4 12.0002C3.45 12.0002 3 12.4502 3 13.0002V19.0002C3 20.1002 3.9 21.0002 5 21.0002H19C20.1 21.0002 21 20.1002 21 19.0002V13.0002C21 12.4502 20.55 12.0002 20 12.0002C19.45 12.0002 19 12.4502 19 13.0002ZM13 12.6702L14.88 10.7902C15.27 10.4002 15.9 10.4002 16.29 10.7902C16.68 11.1802 16.68 11.8102 16.29 12.2002L12.7 15.7902C12.31 16.1802 11.68 16.1802 11.29 15.7902L7.7 12.2002C7.31 11.8102 7.31 11.1802 7.7 10.7902C8.09 10.4002 8.72 10.4002 9.11 10.7902L11 12.6702V4.00018C11 3.45018 11.45 3.00018 12 3.00018C12.55 3.00018 13 3.45018 13 4.00018V12.6702Z"
  />
</template>
