<template>
  <path
    d="M20 7.00018H16V5.00018C16 4.45018 15.78 3.95018 15.41 3.59018C15.05 3.22018 14.55 3.00018 14 3.00018H10C8.9 3.00018 8 3.90018 8 5.00018V7.00018H4C2.9 7.00018 2 7.90018 2 9.00018V20.0002C2 21.1002 2.9 22.0002 4 22.0002H20C21.1 22.0002 22 21.1002 22 20.0002V9.00018C22 7.90018 21.1 7.00018 20 7.00018ZM10 5.00018H14V7.00018H10V5.00018ZM10.5 18.0002C10.22 17.7202 10.22 17.2802 10.5 17.0002L13 14.5002L10.5 12.0002C10.22 11.7202 10.22 11.2802 10.5 11.0002C10.78 10.7202 11.22 10.7202 11.5 11.0002L14.65 14.1502C14.85 14.3502 14.85 14.6602 14.65 14.8602L11.5 18.0002C11.22 18.2802 10.78 18.2802 10.5 18.0002Z"
  />
</template>
