<template>
  <path
    d="M16 16.0002H18C18.55 16.0002 19 16.4502 19 17.0002C19 17.5502 18.55 18.0002 18 18.0002H16C15.45 18.0002 15 17.5502 15 17.0002C15 16.4502 15.45 16.0002 16 16.0002ZM16 8.00018H21C21.55 8.00018 22 8.45018 22 9.00018C22 9.55018 21.55 10.0002 21 10.0002H16C15.45 10.0002 15 9.55018 15 9.00018C15 8.45018 15.45 8.00018 16 8.00018ZM16 12.0002H20C20.55 12.0002 21 12.4502 21 13.0002C21 13.5502 20.55 14.0002 20 14.0002H16C15.45 14.0002 15 13.5502 15 13.0002C15 12.4502 15.45 12.0002 16 12.0002ZM3 18.0002C3 19.1002 3.9 20.0002 5 20.0002H11C12.1 20.0002 13 19.1002 13 18.0002V8.00018H3V18.0002ZM13 5.00018H11L10.29 4.29018C10.11 4.11018 9.85 4.00018 9.59 4.00018H6.41C6.15 4.00018 5.89 4.11018 5.71 4.29018L5 5.00018H3C2.45 5.00018 2 5.45018 2 6.00018C2 6.55018 2.45 7.00018 3 7.00018H13C13.55 7.00018 14 6.55018 14 6.00018C14 5.45018 13.55 5.00018 13 5.00018Z"
  />
</template>
