<template>
  <path
    d="M18.5 6.00024C15.46 6.00024 13 8.46024 13 11.5002C13 12.8302 13.47 14.0502 14.26 15.0002H9.74C10.53 14.0502 11 12.8302 11 11.5002C11 8.46024 8.54 6.00024 5.5 6.00024C2.46 6.00024 0 8.46024 0 11.5002C0 14.5402 2.46 17.0002 5.5 17.0002H18.5C21.54 17.0002 24 14.5402 24 11.5002C24 8.46024 21.54 6.00024 18.5 6.00024ZM5.5 15.0002C3.57 15.0002 2 13.4302 2 11.5002C2 9.57024 3.57 8.00024 5.5 8.00024C7.43 8.00024 9 9.57024 9 11.5002C9 13.4302 7.43 15.0002 5.5 15.0002ZM18.5 15.0002C16.57 15.0002 15 13.4302 15 11.5002C15 9.57024 16.57 8.00024 18.5 8.00024C20.43 8.00024 22 9.57024 22 11.5002C22 13.4302 20.43 15.0002 18.5 15.0002Z"
  />
</template>
