<template>
  <path
    d="M9.5 6.50024V9.50024H6.5V6.50024H9.5ZM11 5.00024H5V11.0002H11V5.00024ZM9.5 14.5002V17.5002H6.5V14.5002H9.5ZM11 13.0002H5V19.0002H11V13.0002ZM17.5 6.50024V9.50024H14.5V6.50024H17.5ZM19 5.00024H13V11.0002H19V5.00024ZM13 13.0002H14.5V14.5002H13V13.0002ZM14.5 14.5002H16V16.0002H14.5V14.5002ZM16 13.0002H17.5V14.5002H16V13.0002ZM13 16.0002H14.5V17.5002H13V16.0002ZM14.5 17.5002H16V19.0002H14.5V17.5002ZM16 16.0002H17.5V17.5002H16V16.0002ZM17.5 14.5002H19V16.0002H17.5V14.5002ZM17.5 17.5002H19V19.0002H17.5V17.5002ZM21 7.00024C20.45 7.00024 20 6.55024 20 6.00024V4.00024H18C17.45 4.00024 17 3.55024 17 3.00024C17 2.45024 17.45 2.00024 18 2.00024H21C21.55 2.00024 22 2.45024 22 3.00024V6.00024C22 6.55024 21.55 7.00024 21 7.00024ZM22 21.0002V18.0002C22 17.4502 21.55 17.0002 21 17.0002C20.45 17.0002 20 17.4502 20 18.0002V20.0002H18C17.45 20.0002 17 20.4502 17 21.0002C17 21.5502 17.45 22.0002 18 22.0002H21C21.55 22.0002 22 21.5502 22 21.0002ZM3 22.0002H6C6.55 22.0002 7 21.5502 7 21.0002C7 20.4502 6.55 20.0002 6 20.0002H4V18.0002C4 17.4502 3.55 17.0002 3 17.0002C2.45 17.0002 2 17.4502 2 18.0002V21.0002C2 21.5502 2.45 22.0002 3 22.0002ZM2 3.00024V6.00024C2 6.55024 2.45 7.00024 3 7.00024C3.55 7.00024 4 6.55024 4 6.00024V4.00024H6C6.55 4.00024 7 3.55024 7 3.00024C7 2.45024 6.55 2.00024 6 2.00024H3C2.45 2.00024 2 2.45024 2 3.00024Z"
  />
</template>
