<template>
  <path
    d="M20 4.00018H4C2.9 4.00018 2 4.90018 2 6.00018V18.0002C2 19.1002 2.9 20.0002 4 20.0002H20C21.1 20.0002 22 19.1002 22 18.0002V6.00018C22 4.90018 21.1 4.00018 20 4.00018ZM7.11 16.8902C6.68 17.3202 5.97 17.2802 5.6 16.8002C4.53 15.3902 4 13.6902 4 12.0002C4 10.3102 4.53 8.62018 5.59 7.20018C5.96 6.72018 6.67 6.67018 7.1 7.10018C7.45 7.45018 7.49 8.00018 7.2 8.39018C6.4 9.46018 6 10.7302 6 12.0002C6 13.2702 6.4 14.5302 7.2 15.6002C7.5 15.9902 7.46 16.5402 7.11 16.8902ZM12 16.0002C9.79 16.0002 8 14.2102 8 12.0002C8 9.79018 9.79 8.00018 12 8.00018C14.21 8.00018 16 9.79018 16 12.0002C16 14.2102 14.21 16.0002 12 16.0002ZM16.9 16.9002C16.55 16.5502 16.51 16.0002 16.81 15.6102C17.6 14.5402 18 13.2702 18 12.0002C18 10.7302 17.6 9.47018 16.8 8.40018C16.5 8.01018 16.54 7.45018 16.89 7.10018C17.32 6.67018 18.03 6.71018 18.4 7.19018C19.47 8.60018 20 10.2902 20 11.9902C20 13.6802 19.47 15.3702 18.41 16.7902C18.04 17.2802 17.33 17.3302 16.9 16.9002ZM12 10.0002C10.9 10.0002 10 10.9002 10 12.0002C10 13.1002 10.9 14.0002 12 14.0002C13.1 14.0002 14 13.1002 14 12.0002C14 10.9002 13.1 10.0002 12 10.0002Z"
  />
</template>
