<template>
  <path
    d="M10 11.0002H12.63L8.91001 15.3502C8.36001 16.0002 8.82001 17.0002 9.67001 17.0002H14C14.55 17.0002 15 16.5502 15 16.0002C15 15.4502 14.55 15.0002 14 15.0002H11.37L15.09 10.6502C15.64 10.0002 15.18 9.00017 14.33 9.00017H10C9.45001 9.00017 9.00001 9.45017 9.00001 10.0002C9.00001 10.5502 9.45001 11.0002 10 11.0002ZM21.3 6.42017C20.95 6.84017 20.32 6.90017 19.89 6.55017L16.82 3.99017C16.4 3.63017 16.34 3.00017 16.7 2.58017C17.05 2.16017 17.68 2.10017 18.11 2.45017L21.18 5.01017C21.6 5.37017 21.66 6.00017 21.3 6.42017ZM2.70001 6.42017C3.05001 6.85017 3.68001 6.90017 4.10001 6.55017L7.17001 3.99017C7.60001 3.63017 7.66001 3.00017 7.30001 2.58017C6.95001 2.15017 6.32001 2.10017 5.90001 2.45017L2.82001 5.01017C2.40001 5.37017 2.34001 6.00017 2.70001 6.42017ZM12 6.00017C15.86 6.00017 19 9.14017 19 13.0002C19 16.8602 15.86 20.0002 12 20.0002C8.14001 20.0002 5.00001 16.8602 5.00001 13.0002C5.00001 9.14017 8.14001 6.00017 12 6.00017ZM12 4.00017C7.03001 4.00017 3.00001 8.03017 3.00001 13.0002C3.00001 17.9702 7.03001 22.0002 12 22.0002C16.97 22.0002 21 17.9702 21 13.0002C21 8.03017 16.97 4.00017 12 4.00017Z"
  />
</template>
