<template>
  <path
    d="M21 3.00018H3C1.9 3.00018 1 3.90018 1 5.00018V17.0002C1 18.1002 1.9 19.0002 3 19.0002H8V20.0002C8 20.5502 8.45 21.0002 9 21.0002H15C15.55 21.0002 16 20.5502 16 20.0002V19.0002H21C22.1 19.0002 23 18.1002 23 17.0002V5.00018C23 3.89018 22.1 3.00018 21 3.00018ZM20 17.0002H4C3.45 17.0002 3 16.5502 3 16.0002V6.00018C3 5.45018 3.45 5.00018 4 5.00018H20C20.55 5.00018 21 5.45018 21 6.00018V16.0002C21 16.5502 20.55 17.0002 20 17.0002ZM16 11.0002C16 11.5502 15.55 12.0002 15 12.0002H9C8.45 12.0002 8 11.5502 8 11.0002C8 10.4502 8.45 10.0002 9 10.0002H15C15.55 10.0002 16 10.4502 16 11.0002Z"
  />
</template>
