<template>
  <path
    d="M21 6.00018V18.0002C21 18.5502 21.45 19.0002 22 19.0002C22.55 19.0002 23 18.5502 23 18.0002V6.00018C23 5.45018 22.55 5.00018 22 5.00018C21.45 5.00018 21 5.45018 21 6.00018ZM18 19.0002C18.55 19.0002 19 18.5502 19 18.0002V6.00018C19 5.45018 18.55 5.00018 18 5.00018C17.45 5.00018 17 5.45018 17 6.00018V18.0002C17 18.5502 17.45 19.0002 18 19.0002ZM14 5.00018H2C1.45 5.00018 1 5.45018 1 6.00018V18.0002C1 18.5502 1.45 19.0002 2 19.0002H14C14.55 19.0002 15 18.5502 15 18.0002V6.00018C15 5.45018 14.55 5.00018 14 5.00018ZM8 7.75018C9.24 7.75018 10.25 8.76018 10.25 10.0002C10.25 11.2402 9.24 12.2502 8 12.2502C6.76 12.2502 5.75 11.2402 5.75 10.0002C5.75 8.76018 6.76 7.75018 8 7.75018ZM12.5 17.0002H3.5V16.2502C3.5 14.7502 6.5 14.0002 8 14.0002C9.5 14.0002 12.5 14.7502 12.5 16.2502V17.0002Z"
  />
</template>
