<template>
  <path
    d="M21 3.00018H3C1.9 3.00018 1 3.90018 1 5.00018V17.0002C1 18.1002 1.9 19.0002 3 19.0002H8V20.0002C8 20.5502 8.45 21.0002 9 21.0002H15C15.55 21.0002 16 20.5502 16 20.0002V19.0002H17C17.55 19.0002 18 18.5502 18 18.0002C18 17.4502 17.55 17.0002 17 17.0002H4C3.45 17.0002 3 16.5502 3 16.0002V6.00018C3 5.45018 3.45 5.00018 4 5.00018H20C20.55 5.00018 21 5.45018 21 6.00018V12.0002C21 12.5502 21.45 13.0002 22 13.0002C22.55 13.0002 23 12.5502 23 12.0002V5.00018C23 3.90018 22.1 3.00018 21 3.00018ZM13 10.0002V8.00018C13 7.45018 12.55 7.00018 12 7.00018C11.45 7.00018 11 7.45018 11 8.00018V10.0002H9C8.45 10.0002 8 10.4502 8 11.0002C8 11.5502 8.45 12.0002 9 12.0002H11V14.0002C11 14.5502 11.45 15.0002 12 15.0002C12.55 15.0002 13 14.5502 13 14.0002V12.0002H15C15.55 12.0002 16 11.5502 16 11.0002C16 10.4502 15.55 10.0002 15 10.0002H13ZM23.29 18.7102L20.25 21.7502C19.84 22.1602 19.16 22.1602 18.75 21.7502C18.34 21.3402 18.34 20.6602 18.75 20.2502L21 18.0002L18.75 15.7502C18.34 15.3402 18.34 14.6602 18.75 14.2502C19.16 13.8402 19.84 13.8402 20.25 14.2502L23.29 17.2902C23.68 17.6802 23.68 18.3202 23.29 18.7102Z"
  />
</template>
