<template>
  <path
    d="M20 2.00018H8C6.9 2.00018 6 2.90018 6 4.00018V16.0002C6 17.1002 6.9 18.0002 8 18.0002H20C21.1 18.0002 22 17.1002 22 16.0002V4.00018C22 2.90018 21.1 2.00018 20 2.00018ZM11.76 13.2802L9.69 11.2002C9.31 10.8102 9.31 10.1902 9.69 9.80018C10.08 9.41018 10.71 9.41018 11.1 9.80018L12.46 11.1702L16.88 6.71018C17.27 6.32018 17.9 6.32018 18.29 6.71018C18.67 7.10018 18.67 7.72018 18.29 8.11018L13.16 13.2802C12.79 13.6802 12.15 13.6802 11.76 13.2802ZM3 6.00018C2.45 6.00018 2 6.45018 2 7.00018V20.0002C2 21.1002 2.9 22.0002 4 22.0002H17C17.55 22.0002 18 21.5502 18 21.0002C18 20.4502 17.55 20.0002 17 20.0002H5C4.45 20.0002 4 19.5502 4 19.0002V7.00018C4 6.45018 3.55 6.00018 3 6.00018Z"
  />
</template>
