<template>
  <path
    d="M19 3.00018H5C3.89 3.00018 3 3.90018 3 5.00018V19.0002C3 20.1002 3.89 21.0002 5 21.0002H19C20.1 21.0002 21 20.1002 21 19.0002V5.00018C21 3.90018 20.1 3.00018 19 3.00018ZM10.25 15.0002C9.84 15.0002 9.5 14.6602 9.5 14.2502V13.0002H7.5V14.2502C7.5 14.6602 7.16 15.0002 6.75 15.0002C6.34 15.0002 6 14.6602 6 14.2502V9.75018C6 9.34018 6.34 9.00018 6.75 9.00018C7.16 9.00018 7.5 9.34018 7.5 9.75018V11.5002H9.5V9.75018C9.5 9.34018 9.84 9.00018 10.25 9.00018C10.66 9.00018 11 9.34018 11 9.75018V14.2502C11 14.6602 10.66 15.0002 10.25 15.0002ZM13.5 9.00018H17C17.55 9.00018 18 9.45018 18 10.0002V14.0002C18 14.5502 17.55 15.0002 17 15.0002H13.5C13.22 15.0002 13 14.7802 13 14.5002V9.50018C13 9.22018 13.22 9.00018 13.5 9.00018ZM14.5 13.5002H16.5V10.5002H14.5V13.5002Z"
  />
</template>
