<template>
  <path
    d="M20 4.00018H4C2.89 4.00018 2.01 4.89018 2.01 6.00018L2 18.0002C2 19.1102 2.89 20.0002 4 20.0002H20C21.11 20.0002 22 19.1102 22 18.0002V6.00018C22 4.89018 21.11 4.00018 20 4.00018ZM9 11.5002C9 12.3302 8.33 13.0002 7.5 13.0002H5.5V14.2502C5.5 14.6602 5.16 15.0002 4.75 15.0002C4.34 15.0002 4 14.6602 4 14.2502V10.0002C4 9.45018 4.45 9.00018 5 9.00018H7.5C8.33 9.00018 9 9.67018 9 10.5002V11.5002ZM12.5 14.2502C12.5 14.6602 12.16 15.0002 11.75 15.0002C11.34 15.0002 11 14.6602 11 14.2502V9.75018C11 9.34018 11.34 9.00018 11.75 9.00018C12.16 9.00018 12.5 9.34018 12.5 9.75018V14.2502ZM20 14.2102C20 14.6502 19.65 15.0002 19.21 15.0002C18.96 15.0002 18.72 14.8802 18.57 14.6702L16.26 11.5002V14.3802C16.26 14.7202 15.98 15.0002 15.64 15.0002H15.63C15.28 15.0002 15 14.7202 15 14.3802V9.83018C15 9.37018 15.37 9.00018 15.83 9.00018C16.1 9.00018 16.35 9.13018 16.5 9.35018L18.75 12.5002V9.62018C18.75 9.28018 19.03 9.00018 19.37 9.00018H19.38C19.72 9.00018 20 9.28018 20 9.62018V14.2102ZM5.5 10.5002H7.5V11.5002H5.5V10.5002Z"
  />
</template>
