<template>
  <path
    d="M8.41 22.0002H15.58C16.47 22.0002 16.92 20.9202 16.29 20.2902L12.7 16.7002C12.31 16.3102 11.68 16.3102 11.29 16.7002L7.7 20.2902C7.08 20.9202 7.52 22.0002 8.41 22.0002ZM21 3.00018H3C1.9 3.00018 1 3.90018 1 5.00018V17.0002C1 18.1002 1.9 19.0002 3 19.0002H6C6.55 19.0002 7 18.5502 7 18.0002C7 17.4502 6.55 17.0002 6 17.0002H4C3.45 17.0002 3 16.5502 3 16.0002V6.00018C3 5.45018 3.45 5.00018 4 5.00018H20C20.55 5.00018 21 5.45018 21 6.00018V16.0002C21 16.5502 20.55 17.0002 20 17.0002H18C17.45 17.0002 17 17.4502 17 18.0002C17 18.5502 17.45 19.0002 18 19.0002H21C22.1 19.0002 23 18.1002 23 17.0002V5.00018C23 3.90018 22.1 3.00018 21 3.00018Z"
  />
</template>
