<template>
  <path
    d="M23 8.00024C23 9.10024 22.1 10.0002 21 10.0002C20.82 10.0002 20.65 9.98024 20.49 9.93024L16.93 13.4802C16.98 13.6402 17 13.8202 17 14.0002C17 15.1002 16.1 16.0002 15 16.0002C13.9 16.0002 13 15.1002 13 14.0002C13 13.8202 13.02 13.6402 13.07 13.4802L10.52 10.9302C10.36 10.9802 10.18 11.0002 10 11.0002C9.82 11.0002 9.64 10.9802 9.48 10.9302L4.93 15.4902C4.98 15.6502 5 15.8202 5 16.0002C5 17.1002 4.1 18.0002 3 18.0002C1.9 18.0002 1 17.1002 1 16.0002C1 14.9002 1.9 14.0002 3 14.0002C3.18 14.0002 3.35 14.0202 3.51 14.0702L8.07 9.52024C8.02 9.36024 8 9.18024 8 9.00024C8 7.90024 8.9 7.00024 10 7.00024C11.1 7.00024 12 7.90024 12 9.00024C12 9.18024 11.98 9.36024 11.93 9.52024L14.48 12.0702C14.64 12.0202 14.82 12.0002 15 12.0002C15.18 12.0002 15.36 12.0202 15.52 12.0702L19.07 8.51024C19.02 8.35024 19 8.18024 19 8.00024C19 6.90024 19.9 6.00024 21 6.00024C22.1 6.00024 23 6.90024 23 8.00024ZM23 8.00024C23 9.10024 22.1 10.0002 21 10.0002C20.82 10.0002 20.65 9.98024 20.49 9.93024L16.93 13.4802C16.98 13.6402 17 13.8202 17 14.0002C17 15.1002 16.1 16.0002 15 16.0002C13.9 16.0002 13 15.1002 13 14.0002C13 13.8202 13.02 13.6402 13.07 13.4802L10.52 10.9302C10.36 10.9802 10.18 11.0002 10 11.0002C9.82 11.0002 9.64 10.9802 9.48 10.9302L4.93 15.4902C4.98 15.6502 5 15.8202 5 16.0002C5 17.1002 4.1 18.0002 3 18.0002C1.9 18.0002 1 17.1002 1 16.0002C1 14.9002 1.9 14.0002 3 14.0002C3.18 14.0002 3.35 14.0202 3.51 14.0702L8.07 9.52024C8.02 9.36024 8 9.18024 8 9.00024C8 7.90024 8.9 7.00024 10 7.00024C11.1 7.00024 12 7.90024 12 9.00024C12 9.18024 11.98 9.36024 11.93 9.52024L14.48 12.0702C14.64 12.0202 14.82 12.0002 15 12.0002C15.18 12.0002 15.36 12.0202 15.52 12.0702L19.07 8.51024C19.02 8.35024 19 8.18024 19 8.00024C19 6.90024 19.9 6.00024 21 6.00024C22.1 6.00024 23 6.90024 23 8.00024Z"
  />
</template>
