<template>
  <path
    d="M18 4.00024V5.00024H16V4.00024C16 3.45024 15.55 3.00024 15 3.00024H9C8.45 3.00024 8 3.45024 8 4.00024V5.00024H6V4.00024C6 3.45024 5.55 3.00024 5 3.00024C4.45 3.00024 4 3.45024 4 4.00024V20.0002C4 20.5502 4.45 21.0002 5 21.0002C5.55 21.0002 6 20.5502 6 20.0002V19.0002H8V20.0002C8 20.5502 8.45 21.0002 9 21.0002H15C15.55 21.0002 16 20.5502 16 20.0002V19.0002H18V20.0002C18 20.5502 18.45 21.0002 19 21.0002C19.55 21.0002 20 20.5502 20 20.0002V4.00024C20 3.45024 19.55 3.00024 19 3.00024C18.45 3.00024 18 3.45024 18 4.00024ZM8 17.0002H6V15.0002H8V17.0002ZM8 13.0002H6V11.0002H8V13.0002ZM8 9.00024H6V7.00024H8V9.00024ZM18 17.0002H16V15.0002H18V17.0002ZM18 13.0002H16V11.0002H18V13.0002ZM18 9.00024H16V7.00024H18V9.00024Z"
  />
</template>
