<template>
  <path
    d="M16.5 12.0002C17.88 12.0002 18.99 10.8802 18.99 9.50024C18.99 8.12024 17.88 7.00024 16.5 7.00024C15.12 7.00024 14 8.12024 14 9.50024C14 10.8802 15.12 12.0002 16.5 12.0002ZM9 11.0002C10.66 11.0002 11.99 9.66024 11.99 8.00024C11.99 6.34024 10.66 5.00024 9 5.00024C7.34 5.00024 6 6.34024 6 8.00024C6 9.66024 7.34 11.0002 9 11.0002ZM16.5 14.0002C14.67 14.0002 11 14.9202 11 16.7502V18.0002C11 18.5502 11.45 19.0002 12 19.0002H21C21.55 19.0002 22 18.5502 22 18.0002V16.7502C22 14.9202 18.33 14.0002 16.5 14.0002ZM9 13.0002C6.67 13.0002 2 14.1702 2 16.5002V18.0002C2 18.5502 2.45 19.0002 3 19.0002H9V16.7502C9 15.9002 9.33 14.4102 11.37 13.2802C10.5 13.1002 9.66 13.0002 9 13.0002Z"
  />
</template>
