<template>
  <g>
    <path
      d="M20 4.00024H6.83002L14.83 12.0002H19C19.55 12.0002 20 12.4502 20 13.0002C20 13.5502 19.55 14.0002 19 14.0002H16.83L21.76 18.9302C21.91 18.6502 22 18.3402 22 18.0002V6.00024C22 4.90024 21.1 4.00024 20 4.00024Z"
    />
    <path
      d="M20 20.0003L14 14.0003L12.29 12.2903L12 12.0003L3.16002 3.1603C2.77002 2.7703 2.14002 2.7703 1.75002 3.1603C1.36002 3.5503 1.36002 4.1803 1.75002 4.5703L2.24002 5.0603C2.09002 5.3503 2.00002 5.6603 2.00002 6.0003V18.0003C2.00002 19.1003 2.90002 20.0003 4.00002 20.0003H17.17L19.42 22.2503C19.81 22.6403 20.44 22.6403 20.83 22.2503C21.22 21.8603 21.22 21.2303 20.83 20.8403L20 20.0003ZM8.00002 13.0003C8.00002 13.5503 7.55002 14.0003 7.00002 14.0003H5.00002C4.45002 14.0003 4.00002 13.5503 4.00002 13.0003C4.00002 12.4503 4.45002 12.0003 5.00002 12.0003H7.00002C7.55002 12.0003 8.00002 12.4503 8.00002 13.0003ZM14 17.0003C14 17.5503 13.55 18.0003 13 18.0003H5.00002C4.45002 18.0003 4.00002 17.5503 4.00002 17.0003C4.00002 16.4503 4.45002 16.0003 5.00002 16.0003H13C13.08 16.0003 13.14 16.0303 13.21 16.0403L13.95 16.7803C13.97 16.8603 14 16.9203 14 17.0003Z"
    />
  </g>
</template>
