<template>
  <path
    d="M18 6.00024H16C16 3.79024 14.21 2.00024 12 2.00024C9.79 2.00024 8 3.79024 8 6.00024H6C4.9 6.00024 4 6.90024 4 8.00024V20.0002C4 21.1002 4.9 22.0002 6 22.0002H18C19.1 22.0002 20 21.1002 20 20.0002V8.00024C20 6.90024 19.1 6.00024 18 6.00024ZM10 10.0002C10 10.5502 9.55 11.0002 9 11.0002C8.45 11.0002 8 10.5502 8 10.0002V8.00024H10V10.0002ZM12 4.00024C13.1 4.00024 14 4.90024 14 6.00024H10C10 4.90024 10.9 4.00024 12 4.00024ZM16 10.0002C16 10.5502 15.55 11.0002 15 11.0002C14.45 11.0002 14 10.5502 14 10.0002V8.00024H16V10.0002Z"
  />
</template>
