<template>
  <path
    d="M6.99998 24.0002H8.99998V22.0002H6.99998V24.0002ZM12 13.0002C13.66 13.0002 14.99 11.6602 14.99 10.0002L15 4.00024C15 2.34024 13.66 1.00024 12 1.00024C10.34 1.00024 8.99998 2.34024 8.99998 4.00024V10.0002C8.99998 11.6602 10.34 13.0002 12 13.0002ZM11 24.0002H13V22.0002H11V24.0002ZM15 24.0002H17V22.0002H15V24.0002ZM18.08 10.0002C17.66 10.0002 17.31 10.3002 17.25 10.7102C16.88 13.3202 14.53 15.1002 12 15.1002C9.46998 15.1002 7.11998 13.3302 6.74998 10.7102C6.68998 10.3002 6.32998 10.0002 5.91998 10.0002C5.39998 10.0002 4.99998 10.4602 5.06998 10.9702C5.52998 13.9302 8.02998 16.2702 11 16.7202V19.0002C11 19.5502 11.45 20.0002 12 20.0002C12.55 20.0002 13 19.5502 13 19.0002V16.7202C15.96 16.2802 18.47 13.9302 18.93 10.9702C19 10.4602 18.6 10.0002 18.08 10.0002Z"
  />
</template>
