<template>
  <path
    d="M12 10.0002C10.9 10.0002 10 10.9002 10 12.0002C10 13.1002 10.9 14.0002 12 14.0002C13.1 14.0002 14 13.1002 14 12.0002C14 10.9002 13.1 10.0002 12 10.0002ZM19 3.00018H5C3.89 3.00018 3 3.90018 3 5.00018V19.0002C3 20.1002 3.89 21.0002 5 21.0002H19C20.11 21.0002 21 20.1002 21 19.0002V5.00018C21 3.90018 20.11 3.00018 19 3.00018ZM17.25 12.0002C17.25 12.2302 17.23 12.4602 17.2 12.6802L18.68 13.8402C18.81 13.9502 18.85 14.1402 18.76 14.2902L17.36 16.7102C17.27 16.8602 17.09 16.9202 16.93 16.8602L15.19 16.1602C14.83 16.4402 14.43 16.6702 14.01 16.8502L13.75 18.7002C13.72 18.8702 13.57 19.0002 13.4 19.0002H10.6C10.43 19.0002 10.28 18.8702 10.25 18.7102L9.99 16.8602C9.56 16.6802 9.17 16.4502 8.81 16.1702L7.07 16.8702C6.91 16.9302 6.73 16.8702 6.64 16.7202L5.24 14.3002C5.15 14.1502 5.19 13.9602 5.32 13.8502L6.8 12.6902C6.77 12.4602 6.75 12.2302 6.75 12.0002C6.75 11.7702 6.77 11.5402 6.8 11.3202L5.32 10.1602C5.19 10.0502 5.15 9.86018 5.24 9.71018L6.64 7.29018C6.73 7.14018 6.91 7.08018 7.07 7.14018L8.81 7.84018C9.17 7.56018 9.57 7.33018 9.99 7.15018L10.25 5.30018C10.28 5.13018 10.43 5.00018 10.6 5.00018H13.4C13.57 5.00018 13.72 5.13018 13.75 5.29018L14.01 7.14018C14.44 7.32018 14.83 7.55018 15.19 7.83018L16.93 7.13018C17.09 7.07018 17.27 7.13018 17.36 7.28018L18.76 9.70018C18.85 9.85018 18.81 10.0402 18.68 10.1502L17.2 11.3102C17.23 11.5402 17.25 11.7702 17.25 12.0002Z"
  />
</template>
