<template>
  <path
    d="M18 11.0002H12C11.45 11.0002 11 11.4502 11 12.0002V16.0002C11 16.5502 11.45 17.0002 12 17.0002H18C18.55 17.0002 19 16.5502 19 16.0002V12.0002C19 11.4502 18.55 11.0002 18 11.0002ZM23 19.0002V4.98018C23 3.88018 22.1 3.00018 21 3.00018H3C1.9 3.00018 1 3.88018 1 4.98018V19.0002C1 20.1002 1.9 21.0002 3 21.0002H21C22.1 21.0002 23 20.1002 23 19.0002ZM20 19.0202H4C3.45 19.0202 3 18.5702 3 18.0202V5.97018C3 5.42018 3.45 4.97018 4 4.97018H20C20.55 4.97018 21 5.42018 21 5.97018V18.0202C21 18.5702 20.55 19.0202 20 19.0202Z"
  />
</template>
