<template>
  <path
    d="M18 7.00018H12C11.45 7.00018 11 7.45018 11 8.00018V12.0002C11 12.5502 11.45 13.0002 12 13.0002H18C18.55 13.0002 19 12.5502 19 12.0002V8.00018C19 7.45018 18.55 7.00018 18 7.00018ZM21 3.00018H3C1.9 3.00018 1 3.90018 1 5.00018V19.0002C1 20.1002 1.9 20.9802 3 20.9802H21C22.1 20.9802 23 20.1002 23 19.0002V5.00018C23 3.90018 22.1 3.00018 21 3.00018ZM20 19.0102H4C3.45 19.0102 3 18.5602 3 18.0102V5.98018C3 5.43018 3.45 4.98018 4 4.98018H20C20.55 4.98018 21 5.43018 21 5.98018V18.0102C21 18.5602 20.55 19.0102 20 19.0102Z"
  />
</template>
