<template>
  <path
    d="M1 6.00018C0.45 6.00018 0 6.45018 0 7.00018V11.0002H0.01L0 20.0002C0 21.1002 0.9 22.0002 2 22.0002H19C19.55 22.0002 20 21.5502 20 21.0002C20 20.4502 19.55 20.0002 19 20.0002H3C2.45 20.0002 2 19.5502 2 19.0002V7.00018C2 6.45018 1.55 6.00018 1 6.00018ZM22 4.00018H14L12.59 2.59018C12.21 2.21018 11.7 2.00018 11.17 2.00018H6C4.9 2.00018 4.01 2.90018 4.01 4.00018L4 16.0002C4 17.1002 4.9 18.0002 6 18.0002H22C23.1 18.0002 24 17.1002 24 16.0002V6.00018C24 4.90018 23.1 4.00018 22 4.00018ZM7.6 14.2002L11.11 9.52018C11.31 9.26018 11.7 9.25018 11.91 9.51018L15.01 13.5002L17.11 10.9702C17.31 10.7202 17.69 10.7302 17.89 10.9802L20.38 14.1802C20.64 14.5102 20.4 14.9902 19.99 14.9902H8C7.59 15.0002 7.35 14.5302 7.6 14.2002Z"
  />
</template>
