<template>
  <path
    d="M20 5.00018H16.83L15.59 3.65018C15.22 3.24018 14.68 3.00018 14.12 3.00018H9.88C9.32 3.00018 8.78 3.24018 8.4 3.65018L7.17 5.00018H4C2.9 5.00018 2 5.90018 2 7.00018V19.0002C2 20.1002 2.9 21.0002 4 21.0002H11V18.9102C8.55 18.4902 6.59 16.5902 6.11 14.1602C5.99 13.5502 6.49 13.0002 7.1 13.0002C7.59 13.0002 7.98 13.3502 8.08 13.8302C8.47 15.6402 10.07 17.0002 12 17.0002C13.93 17.0002 15.53 15.6402 15.91 13.8302C16.01 13.3502 16.41 13.0002 16.89 13.0002C17.5 13.0002 18 13.5502 17.88 14.1602C17.4 16.5902 15.44 18.5002 12.99 18.9102V21.0002H19.99C21.09 21.0002 21.99 20.1002 21.99 19.0002V7.00018C22 5.90018 21.1 5.00018 20 5.00018ZM14 13.0002C14 14.1002 13.1 15.0002 12 15.0002C10.9 15.0002 10 14.1002 10 13.0002V9.00018C10 7.90018 10.9 7.00018 12 7.00018C13.1 7.00018 14 7.90018 14 9.00018V13.0002Z"
  />
</template>
