<template>
  <path
    d="M18 3.00018H14.82C14.4 1.84018 13.3 1.00018 12 1.00018C10.7 1.00018 9.6 1.84018 9.18 3.00018H6C4.9 3.00018 4 3.90018 4 5.00018V20.0002C4 21.1002 4.9 22.0002 6 22.0002H12.11C11.52 21.4302 11.04 20.7502 10.69 20.0002H6V5.00018H8V6.00018C8 7.10018 8.9 8.00018 10 8.00018H14C15.1 8.00018 16 7.10018 16 6.00018V5.00018H18V10.0802C18.71 10.1802 19.38 10.3902 20 10.6802V5.00018C20 3.90018 19.1 3.00018 18 3.00018ZM12 5.00018C11.45 5.00018 11 4.55018 11 4.00018C11 3.45018 11.45 3.00018 12 3.00018C12.55 3.00018 13 3.45018 13 4.00018C13 4.55018 12.55 5.00018 12 5.00018ZM17 12.0002C14.24 12.0002 12 14.2402 12 17.0002C12 19.7602 14.24 22.0002 17 22.0002C19.76 22.0002 22 19.7602 22 17.0002C22 14.2402 19.76 12.0002 17 12.0002ZM18.29 19.0002L16.64 17.3502C16.55 17.2602 16.49 17.1302 16.49 17.0002V14.5102C16.49 14.2302 16.71 14.0102 16.99 14.0102C17.27 14.0102 17.49 14.2302 17.49 14.5102V16.8002L18.99 18.3002C19.19 18.5002 19.19 18.8102 18.99 19.0102C18.8 19.2002 18.49 19.2002 18.29 19.0002Z"
  />
</template>
