<template>
  <path
    d="M19 4.00018H5C3.89 4.00018 3 4.90018 3 6.00018V18.0002C3 19.1002 3.9 20.0002 5 20.0002H8C8.55 20.0002 9 19.5502 9 19.0002C9 18.4502 8.55 18.0002 8 18.0002H5V8.00018H19V18.0002H16C15.45 18.0002 15 18.4502 15 19.0002C15 19.5502 15.45 20.0002 16 20.0002H19C20.1 20.0002 21 19.1002 21 18.0002V6.00018C21 4.90018 20.11 4.00018 19 4.00018ZM11.65 10.3502L8.86 13.1402C8.54 13.4602 8.76 14.0002 9.21 14.0002H11V19.0002C11 19.5502 11.45 20.0002 12 20.0002C12.55 20.0002 13 19.5502 13 19.0002V14.0002H14.79C15.24 14.0002 15.46 13.4602 15.14 13.1502L12.35 10.3602C12.16 10.1602 11.84 10.1602 11.65 10.3502Z"
  />
</template>
