<template>
  <path
    d="M12 2.00018C6.5 2.00018 2 6.50018 2 12.0002C2 17.5002 6.5 22.0002 12 22.0002C17.5 22.0002 22 17.5002 22 12.0002C22 6.50018 17.5 2.00018 12 2.00018ZM16 18.0002H8C7.45 18.0002 7 17.5502 7 17.0002C7 16.4502 7.45 16.0002 8 16.0002H16C16.55 16.0002 17 16.4502 17 17.0002C17 17.5502 16.55 18.0002 16 18.0002ZM9.59 13.2902L7.7 11.4002C7.31 11.0102 7.31 10.3902 7.7 10.0002C8.09 9.61018 8.71 9.61018 9.1 10.0002L10.3 11.2002L14.9 6.60018C15.29 6.21018 15.91 6.21018 16.3 6.60018C16.69 6.99018 16.69 7.61018 16.3 8.00018L11.01 13.2902C10.62 13.6802 9.98 13.6802 9.59 13.2902Z"
  />
</template>
